Жерар дьо Нервал
Артемида

Превод от френски: Пенчо Симов, 1978

chitanka.info

Тринайстата дойде… Не, първата яви се,

едничката… или едничък е мигът?

Дали си първата? Последната ли ти си?

Обичал съм за пръв или за сетен път?

Обичай този, що на тебе посвети се;

обичах я — за мен очите й блестят:

то бе Смъртта — или Умрялата… О плът

със Ружа във ръка!… О белоснежен бисер!

Светице от Помпей, пожар в дланта ти бе.

Лилава роза — цвят на крехката Гудула[1]:

откри ли своя кръст в пустинното небе?

От бели рози дъжд се лее в този ден,

видения безброй, за боговете хула:

— Светица в бездната по-свята е за мен!

[1] Гудула. — Католическа светица, покровителка на Брюксел. ↑

Заслуги

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята библиотека и нейните всеотдайни помощници.

Лого на Моята библиотека
http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.